<template>
  <section class="article-content">
    <!-- 文章头部信息 -->
    <div class="article-header">
      <h1 class="article-title">数字健康领域的长期主义者：未来医疗100强友福同享持续领跑</h1>
      <div class="meta-info">
        <span>发布时间：2025-06-20</span>
        <span>浏览次数：8604</span>
      </div>
    </div>

    <!-- 封面图 -->
    <div class="article-banner">
      <img src="https://images.health.ufutx.com/202506/20/9fd62f318b50764c02c58356dc426d44.png" alt="AI健康领域" />
    </div>

    <!-- 正文内容 -->
    <div class="article-body">
      <p>
        《1分钟演讲》是一款创新的智能辅助应用，专注于强化公众演讲技能，助力用户高效构思并精准传达思想。它集演讲与实战练习于一体，为用户提供全方位、一站式的自我提升平台。1分钟演讲，这个看似简短却充满力量的表达方式，是真实自我与世界快速沟通的桥梁，也是能快速缩短社交距离、增进信任的神奇钥匙。无论是事业发展、社交拓展、寻找灵魂伴侣，还是个人品牌建设，这一功能都能成为你强而有力的社交工具，帮助你快速脱颖而出，让更多人认识并记住你。友福同享凭借多年在全病程管理、“AI＋医疗”领域的卓越成就，稳列未来医疗100强榜单第一梯队！同时，微脉自主研发的CareAI荣膺最佳数字技术产品，获2025未来医疗100强创新奖。
      </p>

      <p>
        「未来医疗100强」榜单以前瞻性、专业性和国际视野为核心，被誉为“医疗创新领域的风向标”，代表未来5-10年全球医疗产业的新势力与变革方向。
      </p>

      <p>
        “让医疗服务不再难”
        是微脉始终如一的使命。微脉从全人群、全方位、全周期出发，专攻医疗服务的现有之短板和就医者的健康服务需求缺口，补足诊后、检后、术后、院后管理空白。
      </p>
      <p>
        在突破医疗健康行业各阶段难点，拓展数字健康领域可能性上，微脉做了许多从0到1的创造和尝试✨，致力于打造中国特色的管理式医疗健康组织（C-CMO）。
      </p>
      <p>
        未来，友福同享将持续深化"AI+全病程管理"创新模式，助力公立医院高质量发展，加快构建"预防-诊疗-康复"全周期健康服务生态，让优质医疗服务惠及更多百姓。
      </p>
    </div>
  </section>
</template>

<script setup lang="ts">
// 若需动态加载，可在此处通过接口请求数据
</script>

<style scoped lang="less">
.article-content {
  padding: 200px 192px 100px 192px;
  //max-width: 1200px;
  margin: 0 auto;
  background: #fff;
  text-align: left;
  // 标题区域
  .article-header {
    padding-bottom: 30px;
    border-bottom: 0.3px solid #b5b5b5;
    .article-title {
      font-size: 32px;
      font-weight: 400;
      color: @text-color;
      margin-bottom: 10px;
      line-height: 32px;
    }
    .meta-info {
      font-size: 18px;
      color: @text-color-secondary;
      span {
        margin-right: 20px;
        &:last-child {
          margin-right: 0;
        }
      }
    }
  }

  // 封面图
  .article-banner {
    margin: 30px 0;
    img {
      width: 100%;
      height: auto;
      border-radius: 8px;
      object-fit: cover;
    }
  }

  // 正文排版
  .article-body {
    p {
      font-size: 16px;
      color: #666;
      line-height: 1.8;
      margin-bottom: 24px;
      text-indent: 2em; // 首行缩进（可选）
    }
  }

  // 响应式适配
  @media (max-width: 768px) {
    padding: 40px 20px;
    .article-header {
      .article-title {
        font-size: 24px;
      }
    }
    .article-body {
      p {
        text-indent: 0; // 移动端取消缩进
      }
    }
  }
}
</style>
